ALTER TABLE public_document_setting
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS access_password_hash TEXT;

COMMENT ON COLUMN public_document_setting.access_password_hash IS 'Argon2-Hash des globalen Kennworts für die fast öffentliche Dokumentenseite.';

UPDATE app_permission
   SET description = 'Öffentliche Dokumentenseite ein- und ausschalten, Kennwort setzen sowie Beschreibung pflegen'
 WHERE permission_key = 'public_documents.configure';
